Brama Chełmińska

Brama Chełmińska od północy, już bez barbakanu (od strony Chełmińskiego Przedmieścia)

tak to wyglądało na pocz. XX wieku

a tak wygląda w XXI wieku

***

Widok na bramę Chełmińską od południa (od strony miasta)

przełom XIX i XX wieku

i wiek XXI